Host-to-Adapter Guide for Cisco-wired consoles

Database revised: 7/7/2008 23:39
Doc built: 7/8/2008 9:46

This guide is an addition to my Console Wiring Guides and other console information, located at:
http://www.conserver.com/consoles/.

The adapters listed on the Host-to-Console Adapter Pages can be purchased from APA Cables and Networks (1-800-422-2537, for approximately 8.50 (as of May, 2007). Steve Vacik has been helpful in the past. (svacik@apacn.com)

This document lists devices by vendor and model, and then lists the connector type on the device, followed by which adapter to use to connect the device to a Cisco Console Port. The third entry is which adapter to use to connect the device to a Cisco-wired patch panel (also available from APA Cables and Networks).

If you use a Lantronix terminal server, check your signalling! Some products match the Cisco Console, and some match the Cisco Patch Panels.
If you use a newer Digi CM-series console server, you can use the adapters listed for the Cisco Patch Panel, but the hardware flow control signal from the attached device to the CM will not work. (My earlyier information (that the ports were wired identically to Cisco) seems to have been incorrect. I'm still looking for clarification on this point.

If you use these Console Servers with with SUN servers, you should read the information on our BREAK Testing pages:
http://www.conserver.com/consoles/

The port and information format is summarized below.

connector - console - patch
[console = port on the device is ____]
[console = use this adapter, plus CAT-5, to the Cisco console or Lantronix]
[Patch = use this adapter, plus CAT-5, to the APA Cisco Patch Panel or to Digi CM.]

3-Com Core Builder 7000 'Control'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
3-Com Core Builder 7000 'Service'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
3-Com CoreBuilder 9000 3SB9EME console
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
3-Com CoreBuilder 9000 3SB9EME modem
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
3-Com Dual Speed Hub 500
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
3-Com ESPL 330 Remote Office console
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
3-Com ESPL 330 Remote Office RS-232
fdte CMDCE CMDTE
3-Com Hub 8/TPM
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
3-Com Link Switch 1000
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
3-Com LinkBuilder FDDI Mgmt Mod.
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
3-Com NetBuilder 3800 (3c16910)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
3-Com NetBuilder Remote Office RS-232
fdte CMDCE CMDTE
3-Com SuperStack (3C16980A)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
3-Com SuperStack (3C16985A)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
3-Com Superstack II 3300 (M/MM/XM)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
3-Com SuperStack II Enterprise Mon
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
3-Com SuperStack II NetBuilder RS-232
fdte CMDCE CMDTE
3-Com SuperStack II VPN Builder
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
3-Com SuperStack NetBuilder console
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
3-Com/Palm Palm Cradle
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
3-Com/USR Courier modems
fmodem CMMOD CMDCE
3-COM/USR Courier, Sportster modems
fmodem CMMOD CMDCE
3-Com/USR Total Control Chassis
frjUSR ciscoc-usr ciscop-usr
3-Com/USR Total Control CMTS Mod
frjUSR ciscoc-usr ciscop-usr
3-Com/USR Total Control Dual 10/100
frjUSR ciscoc-usr ciscop-usr
3-Com/USR Total Control NMC
frjUSR ciscoc-usr ciscop-usr
Accelerated Networks AN-30 'console'
fdte91 CMDCE91 CMDTE91
ACT Networks ADM 8300 NetPerformer console
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
ACT Networks ADM 8300 ports 1-3
fdte CMDCE CMDTE
Acterna DTS-300 MPEG Analyzer
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
ActiveScan AS300 console
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Adaptec FS4500 storage device
fsmj CFDCE92 CFDTE92
Adaptec ISA1500 storage device
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
ADC CUDA 12000 'COM 1'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
ADC CUDA 12000 'COM 2'
frjCiscoC rolled ethernet
Addtron Hub
mdte CFDCE CFDTE
ADI MX 4P multi-channel IRD
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
ADIC Scalar 100 Tape Library
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
ADIC Scalar 218M Tape Unit
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
ADIC Scalar SC24 Tape Unit
fdce CMDTE CMDCE
AdTran BCU 'Admin' port
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Adtran DSU III AR Primary EIA232
fdce CMDTE CMDCE
Adtran DSU III AR Secondary EIA232
fdce CMDTE CMDCE
Adtran Smart 16e Shelf Controller
fdce CMDTE CMDCE
AEA PK-80 Terminal Node Ctrlr
fdce CMDTE CMDCE
Airespace 4102
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Alcatel 7300 DSLAM AACU-C card 'Craft'
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Alcatel 7300 DSLAM on-board 'Craft'
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Allied Telesyn AT-RMON 'Terminal Port'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Allied Telesyn AT-TS90TR 'Terminal Port'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Allied Telesyn CentreCom 3624TR 'RS-232'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Alpha Telecom 6016A 'CONSOLE'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Altega VPN Concentrator
frjCiscoC rolled ethernet
Alteon ACE Switch 110
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Alteon Networks a708 load balancer
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Alteon Networks ACE Director 180e, 184
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Alteon Networks ACE Director 2 and 3
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
APC Smart-UPS 10000, 1400
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
APC Smart-UPS 1400-XL, 2200
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
APC Smart-UPS 3300
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
APC MasterSwitch Console
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Apere IMAG
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Apex Outlook K/V/M
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Apple Xserve G4
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Aptix Systems Explorer, port 'P1', 'P2'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Aruba 800
frjCiscoC rolled ethernet
ASA Computers Storage Servers
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Asante Technologies Asante Hub 1012 'RS232'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Ascend ISDN TA (P-25, -50, -75)
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Ascend MAX, MX-400 'control' port
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Ascend Pipeline Access Router
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Assured Access X1000 POP, TTY1 and 2
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
AstroCom NX1 'Supervisory Port'
fdce CMDTE CMDCE
Astrocom SP series CSU/DSU; PPP, RS-232
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Atlanta Design Labs ADL1901 GPS Timebase
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Atlas MRD3187A
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Aurora Networks ShoreGear-24
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Automated Logic LGRM-E
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Avaya P332G-ML SFP gig-E sw (EQ0246)
fdte91 CMDCE91 CMDTE91
Avocent Autoview2000 KVM
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Avocent DS1800 remote KVM
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Avocent DSR2010 remote KVM
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Avocent DSR4020 remote KVM
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Axcent 3-Pro Integ. Access Control Frame
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Axis 2400 Video Server COM ports
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Baracuda Networks Spam Firewall 400
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Bay Networks 100-B-T Net Mgmt Mod Console
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
Bay Networks 100-B-T Net Mgmt Mod RS-232
mdte CFDCE CFDTE
Bay Networks BayStack 102 'Comm'
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
Bay Networks BayStack 350-12T 'Comm'
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
Bay Networks BayStack 350F-HD switch
mdce92 CFDTE91 CFDCE91
Bay Networks BayStack 350T switch
mdce92 CFDTE91 CFDCE91
Bay Networks BayStack Access Node console
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
Bay Networks BayStack Hub 'Comm'
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
Baydel N. America Disk Arrays
mdte CFDCE CFDTE
BigBand Networks BME-50 console
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
BigBand Networks BMR-100, 1200 consoles
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
BigBand Networks BRE-20 mpeg encoder blade
fdte92 CMDCE92 CMDTE92
BigBand Networks CUDA 12000 'COM 1'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
BigBand Networks CUDA 12000 'COM 2'
frjCiscoC rolled ethernet
BigBand Networks DSP Debug Cables
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
BigBand Networks SMU-1000 consoles
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
BlueCat Networks Adonis 500, 1000
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
BlueCoat Systems 400 Series FW
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Brix VoIP QoS appliance
frjCiscoC rolled ethernet
Brocade DS8B SAN Switch
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
Brocade Silk Worm 3800 SAN switch
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Cabletron MRXI-24 CONSOLE
fdte91 CMDCE91 CMDTE91
Cabletron SSR-8 (Smart Switch Router)
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
Cache Flow Cache Flow
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
CacheFlow CacheFlow 5000
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
California Digital 1420 server (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Carrier Access WideBank 28
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Cayman Systems Netopia 3500 DSL router
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Centronics DS2800 Digital Sat. Recv.
fdte92 CMDCE92 CMDTE92
Centronics DS3000 Digital Sat. Recv.
fdte91 CMDCE91 CMDTE91
Centrum Communications CentrumRemote 'console'
fdce CMDTE CMDCE
Checkpoint SBX-166LHGE-2
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Checkpoint VPN-1 Edge console
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
CHIPCom ONsemble T.R. Hub 'Aux'
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
CHIPCom ONsemble T.R. Hub 'Console'
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Cisco 10000 Perf. Routing Eng.
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 1130 Wireless LAN Sol. Eng
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Cisco 11500 Content Svcs Sw.
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 12000 GRP-B RSP module aux
mdte CFDCE CFDTE
Cisco 12000 GRP-B RSP module cons
fdce CMDTE CMDCE
Cisco 1700
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 1720
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 1900 Switch
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 1900 switch (older)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Cisco 2100
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Cisco 2100 series
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 2500 routers
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 2524 'aux'
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 2524 'console'
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 2600 routers
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 2800 routers
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 2900 switches, incl. XL
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 2926 switch Console port
fdce CMDTE CMDCE
Cisco 2950 switches
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 3500, 3550 switches
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 3600, 3650 routers
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 3660-MB-2FE 'aux'
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 3660-MB-2FE 'cons'
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 3700 routers
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 3745 I/O-2FE module
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 3750G
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 4003 Supv. console
fdce CMDTE CMDCE
Cisco 4900 series
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 5000/5500 Supervisor console
fdce CMDTE CMDCE
Cisco 5000/5500 Supv. II console
fdce CMDTE CMDCE
Cisco 6400 series
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 6500 series
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 6500 series Supv. 1 console
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 7200 I/O Controller AUX port
mdte CFDCE CFDTE
Cisco 7200 I/O Controller CONSOLE port
fdce CMDTE CMDCE
Cisco 7200 VXR NPE-G1
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco 7500 RSP4 AUX port
mdte CFDCE CFDTE
Cisco 7500 RSP4 CONSOLE port
fdce CMDTE CMDCE
Cisco Access 1600 series
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Access 800 series
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Access 804, 805, 827
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Access 900 series
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco AS5100
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco AS5200
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco AS5300
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Cache Engine 500
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Catalyst 1100 Series
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Catalyst 1200 Series
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Catalyst 1400 Series
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Catalyst 2100
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Cisco Catalyst 2924 switch
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Catalyst 2950 switch
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Catalyst 3500XL
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Catalyst 3548 switch
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Catalyst 3550 switch
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Catalyst 3560XL
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Catalyst 3750 switch
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Catalyst 4500 Series
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Catalyst 4948
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Catalyst 6500 SUP1A-2GE
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Cisco 2005
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco CLEI CODE (3660 family)
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Content Svcs Switch
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco CS-516
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco CSS-11555
frj45-css11500 ciscoc-css11500 ciscop-css11500
Cisco FastHub 100+
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Cisco FastHub 200+
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco FastHub 300 console port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Cisco Local Director 430
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Cisco ONS 15216 EDFA 2 'RS-232'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Cisco ONS 15454, TCC card 'CRAFT'
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Cisco PIX
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Cisco PIX 506e, 515, 515e, 525
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Supv. engine 4 console
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Supv. engine II plus
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco Supv. III NFFC module
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco UBR 904, 924
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco UBR-10012
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco UBR-7111 aux
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco UBR-7111 console
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco UBR-7114
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco VPN 3000 series VPNC
mdce92 CFDTE92 CFDCE92
Cisco VPN 3002 hardware client
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco WS-X4103 Supervisor (ONS)
frjCiscoC rolled ethernet
Cisco WS-X6K-SUP2-2GE
frjCiscoC rolled ethernet
Cobalt Raq-4 server
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Cobalt Systems RaQ 3
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Cogent StreamCache (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Com-21 MFG 'Console'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Compaq 3000 'A' port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq 3000 'B' port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq 5500, 6400r
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq AlphaServer 8200
fmmj ciscoc-decmmj ciscop-decmmj
Compaq AlphaServer DS-10
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq AlphaServer DS-10L
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq AlphaServer DS-20
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq ML370, ML530
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq ML570 'A' and 'B'
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Compaq Netelligent 'Mgmt'
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Compaq Proliant (PC) 1600 6/400R
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq Proliant (PC) 1850R
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq Proliant (PC) 3000 'A'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq Proliant (PC) 3000 'B'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq Proliant (PC) 5500
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq Proliant (PC) 5500R, 5600R
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq Proliant (PC) 6400R, 6500R
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq Proliant (PC) 8500
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq Proliant (PC) DL1850R, 3000
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq Proliant (PC) DL360, DL380
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq Proliant (PC) DL850R
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq Proliant (PC) ML370
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq Proliant (PC) ML530, ML570
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq SP270 '1'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq SP270 '2'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq SP750 '1'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Compaq SP750 '2'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
ComStream CM 2000B Modulator 'Rem Ctrl' port
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Concurrent MediaHawk BMS
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Concurrent MediaHawk CMS II
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
ConSentry Networks switch
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Convergent Networks ICS 2000 Media Gateway CP 5G
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Convergent Networks ICS 2000 Media Gateway ISU 800M
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Convergent Networks ICS 2000 Media Gateway TSP
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Convergent Networks ICS 2000 Media Gateway TSU 155M
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Crystal CS500 (PC) COM ports
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Cybex LongView (local)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Cybex LongView (remote)
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Cyclades TS-100 'RS232' port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
D-Link DES-3226 managed switch
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
D-Link DES-3226 managed switch
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Data Direct Networks S2A 8000, 'COM 2' port
fdte92 CMDCE92 CMDTE92
Data Direct Networks SAN Appliance
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Datum Inc. TymeServe 2100 'P5 SERIAL (A)'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Datum, Inc. TymeServe 2100 'P6 SERIAL (B)'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
DEC Alpha Server
fmmj ciscoc-decmmj ciscop-decmmj
DEC Alpha Server 800 (5/500)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
DEC Model 880WW
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
DEC Personal Workstation 600A
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell 300 SC (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell IMP
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Dell OptiPlex GX110 (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell OptiPlex GX270 (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell OptiPlex GXi (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerConnect 3024 switch
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Dell PowerConnect 3248 switch
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Dell PowerConnect 3348 switch
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Dell PowerConnect 3448 switch
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Dell PowerConnect 5212 switch
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Dell PowerConnect 5224 switch
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Dell PowerEdge (PC) 1500 SC
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 1550
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 1650
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 1750
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 1850, 1850r
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 1855 blade chassis
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 1950
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 2200
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 2300, 2340
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 2450, 2550
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 2600, 2650
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 2850
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 300, 350
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 4100, 4200
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 4300, 4350
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 4400, 4600
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 600, 650
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 6100, 6200
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 6300, 6350
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 6400, 6650
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 6850
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge (PC) 750
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerEdge Blade Chassis
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerVault 130T 'CSE'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerVault 130T 'DEBUG'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell PowerVault 6600 (storage)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell Precision 530 (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Dell Web-100 (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Denon DN-C660 CD Player
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
Digi CM-series DB-25F
fdce CMDTE CMDCE
Digi CM-series DB-25M
mdce CFDTE CFDCE
Digi CM-series DB-25M
mmodem
Digi CM-series DB-9F
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Digi One SP (Eth to RS-232)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Digital Lightwave Power Access Agent I
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Digital Link DL3100 DSU, NMS port
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Digital Link DL3800 T-1 Inverse Mux 'NMS'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Digital Link Prelude Encore
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
DirecWay DirecWay Gateway 'SERIAL'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Divicom Electra 5022
fdte92 CMDCE92 CMDTE92
Divicom MV-100 Encoder
fdte92 CMDCE92 CMDTE92
Electroline EAS Control Unit IV, 'COM 3'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
EMC2 DS-4100B SAN Switch
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
EMC2 DS16B2 SAN Switch
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
EMC2 MGR DS-X9530-SF1-K9
frjCiscoC rolled ethernet
Emulex ConnectPlus RAS 'console'
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Enterasys Networks ANG-3000
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Enterasys Networks APS-3000
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Enterasys Networks Dragon GE250 Network Sensor
frjCiscoC rolled ethernet
Enterasys Networks DSNSA-GE250-TX
frjCiscoC rolled ethernet
Evertz 7700 Multiframe
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Evertz HD9084 HD Caption Encoder
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Exabyte EXB-210 tape library
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
EXFO FLS-2600
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Extreme Black Diamond MSM64I (50015)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Extreme Networks Summit 200-24
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Extreme Networks Summit 24e3
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Extreme Networks Summit 48, 48i
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Extreme Networks Summit 7I console, modem
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Extron System 10 Plus
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
F5 Networks Big-IP
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Farallon Networks Starlet 12 'Terminal Port'
mdte CFDCE CFDTE
Fluke Visual Uptime
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
FORE ASN-9000 'TTY 1'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
FORE ASN-9000 'TTY 2'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
FORE ASX-1000BX (SCP ASXP5 card)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
FORE ASX-200BX (SCP ASXP5 card)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
FORE ES-3810 NMM card, 'SER' port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
FORE SCP-P5-200 card 'ser' port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Foundry Networks FastIron
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Foundry Networks ServerIron
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Fujitsu FLM 150, 600, 2400 'TERM'
fdce CMDTE CMDCE
Fujitsu Siemens RS200 X2 (PC)
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
G. I. (Motorola) 4DTV Satellite Receiver
fdte92 CMDCE92 CMDTE92
G. I. (Motorola) DCT-2000 set top box 'RS-232'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
G. I. (Motorola) DCT-5000 set top box 'RS-232'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
G. I. (Motorola) KLS-1000 'serial port'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
G. I. (Motorola) NC-1500 console
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
G. I. (Motorola) OM-1000 ports 1 and 2
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
G. I. (Motorola) QAM Modulator D9476 'CA SYNC'
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Gentner AP400
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
Gigabyte Technology N2 Broadband GS-SR102
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Gordon Kapes System 930 configuration port
fdce CMDTE CMDCE
H.P. 9000 Model A500
fdce CMDTE CMDCE
H.P. 9000/A500 Management port
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
H.P. 9000/A500 tri-port 'CONSOLE'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. 9000/A500 tri-port 'REMOTE'
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
H.P. 9000/A500 tri-port 'UPS'
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
H.P. CaLan 3010H Sweep/Ingress Analyzer
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
H.P. CaLan 3010R Sweep/Ingress remote
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
H.P. CPU Management Port on LH servers
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. CUBE 700/96 (tty port P1)
fdte CMDCE CMDTE
H.P. CUBE 700/96 (tty port P2)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. EtherTwist Hub Plus
fdte CMDCE CMDTE
H.P. HP 9000 K-series Modem ports
fmodem CMMOD CMDCE
H.P. HP 9100 K-series UPS port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. HP AdvanceStack Hub
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. HP HubPlus
fdte CMDCE CMDTE
H.P. HP MDP ports
fdce CMDTE CMDCE
H.P. J2355A EtherTwist Hub Plus
fdce CMDTE CMDCE
H.P. J2600a
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. J3210A Management Module
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
H.P. Kayak XA
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. LAN Probe II 'RS-232'
fdte CMDCE CMDTE
H.P. NAS b3000
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. NetServer 1000R IO port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. NetServer 1000R mgmt port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. NetServer LC 2000R IO port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. NetServer LC 2000R mgmt port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. NetServer LH, LT 6000R IO port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. NetServer LH, LT 6000R mgmt port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. NetServer LH, LXE Pro (PC) 6/200
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. NetServer LP 3r 'mgmt' port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. NetServer LP 3r, (PC) COM1, 2
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. NetServer LPr 'mgmt' port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. NetServer LPr, (PC) COM1, 2
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. Pavillion 6735 desktop PC
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. Pavillion 6735 desktop PC
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. ProCurve 2424M switch
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. ProCurve 4000 switch
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. Proliant (PC) DL140
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. Proliant (PC) DL360
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. Proliant (PC) DL380, DL380G5
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. Proliant (PC) DL580, DL585
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. Proliant (PC) ML370
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. Proliant (PC) ML570
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. SureStore Tape Library
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. Vectra VE (PC) desktop
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. Vectra, C-180 Visualize, J-210
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. Visualize C3000, C3600 (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
H.P. Visualize J5000, J7000 (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Harmonic Lightwave HLP 4200 Platform
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Harmonic Lightwaves BSG (Broadcast Svcs Gateway)
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Harmonic Lightwaves Electra 5022
fdte92 CMDCE92 CMDTE92
Harmonic Lightwaves NSG (Narrowcast Svcs Gateway)
fdce CMDTE CMDCE
Hayes SmartModem 2400
fmodem CMMOD
Hayes SmartModem 300
fmodem CMMOD
HP J1473A 4-port KVM console
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
HP Proliant (PC) ML370, ML570
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Humax PAL Set Top Box
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
IBM 7011-250
mdte CFDCE CFDTE
IBM 7025-F30
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
IBM 7025-F50
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
IBM 7043-150 (43P Model 150)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
IBM 7044-270 (44P Model 270)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
IBM eServer (PC) 326
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
IBM NetFinity 4500r, 5000
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
IBM NetFinity 5600 'A', 'B'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
IBM NetVista (PC) COM port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
IBM PS/2 S1 and S2
mdte CFDCE CFDTE
IBM x-3650 series
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
IBM xSeries (PC) 305, 306
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
IBM xSeries (PC) 336, 345
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
IneoQuest IQ TECH Singulus dvb analyz
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Inlet Technologies Encoder
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Intel iPivot servers
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Internet Photonics LightStack MX55 Gig-E switch
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
iPlanet GSW-601S Ethernet Switch
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
IronPort C150 Email Security App.
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Ixia Ixia 400 stress tester
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Juniper IDP 200
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Juniper NetScreen-208 'CONSOLE'
frjCiscoC rolled ethernet
Juniper NetScreen-208 'MODEM'
frjCiscoC rolled ethernet
Juniper NetScreen-SA 1000
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Juniper SSG520M 'CONSOLE'
frjCiscoC rolled ethernet
Juniper Networks ERX310, SRP-SE I/O 'RS-232'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Juniper Networks M5 Router 'conosle'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Juniper Networks M5 Router 'modem/aux'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Juniper Networks NetScreen-100 'console'
fdce CMDTE CMDCE
Juniper Networks NetScreen-1000 'console'
fdce CMDTE CMDCE
Juniper Networks NetScreen-25 'console', 'modem'
frjCiscoC rolled ethernet
Juniper Networks NetScreen-50 'console'
frjCiscoC rolled ethernet
Juniper Networks NetScreen-5GT-01 'console'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Juniper Networks NetScreen-5xp 'console'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
JVC DVD-RAM Jukebox Libraries
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Kantronics KPC-3 Terminal Node Ctrlr
fmodem CMMOD
Kentrox 77030 CSU Minishelf (1, 2)
fdce CMDTE CMDCE
Kentrox DataSMART T3 IDSU
frjKentrox ciscoc-kentrox ciscop-kentrox
Kentrox/ADC DataSMART Max (control DCE)
frjKentrox ciscoc-kentrox ciscop-kentrox
Kentrox/ADC DataSMART Max (control DTE)
frjKentrox ciscoc-kentrox ciscop-kentrox
King Star 2-Rack Unit PC
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Knox Video Tech. Alpha-162 video matrix ctrl'r
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
KOAN Satellite Receiver
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
KRN Engineering Data Director Universal 'local'
fdce CMDTE CMDCE
KTech DDR-150E
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
KTech Telecom DVM-100 VSB Ref. Receiver (HDTV)
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
KTech Telecom DVM-150E Digital TV Recv/Dec
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
KTech Telecom DVM-2000 Gig-E to NTSC
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
KTech Telecom VSB-FRQ-200 DV recv/decoder
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Lantronix SecureLinx SLC16 console
frjCiscoC rolled ethernet
Larsecom Access-T CRAFT and SUPV ports
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Larsecom Access-T-45 CRAFT and SUPV ports
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Larsecom Access-T1500 Rack CRAFT, SUPV
fdte CMDCE CMDTE
Larsecom LE-551 PRI Interface
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Larsecom Mega-T CRAFT and SUPV ports
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Larsecom Orion 4500 CRAFT, SUPV, CIP
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Larsecom Split-T FT1 Access MUX 'Supv'
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
LeeMah Datacom Sec. TraqNet 2004 'CONTROL TERMINAL'
mdce92 CFDTE92 CFDCE92
Leitch 6800-Plus DVB distribution amp
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Leitch FR6802+ 'serial'
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Leitch Panacea RF/ASI matrix
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Livingston PortMaster
mdte CFDCE CFDTE
Logic Modeling LM-1000
fdce CMDTE CMDCE
Logitech Transporter
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Lucent AccessPoint 600 'AUX'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Lucent DDM-2000 CIT (fiber term.) console
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Lucent PortMaster 3 'C0 - Diag' port
fdte CMDCE CMDTE
Marconi ASX-200 BX Fiber Switch 'ser'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Marconi ESR Switch Router console
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
MHz Sub Alert EAS/CG 'serial 1'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
MHz Sub Alert EAS/CG 'serial 2'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Micro Technology Lance Tap
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Micron Millenia (PC, S1854-T-PIII800)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Middle Digital PC Weasel console redirector
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
MidStream VOD Server, SC Port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Mitel 3300 Controller Maint
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Mitel 3300 Universal NSU Maint
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Mitel SX-2000 Light J6, J7
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Modulus Video AVC HE Encoder
mdce92 CFDTE92 CFDCE92
Modulus Video ME2600
mdce92 CFDTE92 CFDCE92
Monroe Electronics MIP-921E EAS System
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Motorola BSR 1000
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Motorola BSR 64000 SRM Terminal
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Motorola ME2600
mdce92 CFDTE92 CFDCE92
Motorola Quantar Control Module RSS
fdte92 CMDCE92 CMDTE92
Motorola Spectra 'Accessory 3'
fdte CMDCE CMDTE
Moxa N-Port (DE-311)
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
MRV Communications EM316NM card, NMS port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Multitech MT2834BA V.42 Modem
fmodem CMMOD CMDCE
MVME 761-001 COM1 COM2
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
N2 Broadband GS-SR102 (Gigabyte Tech. Co., UK)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
N2 Broadband MediaPath Catcher (1-RU), 3-bay
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
N2 Broadband MediaPath Catcher (2-RU), 6-bay
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
nCube n4 Stream Server (bottom jack)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
nCube n4 Stream Server (top jack)
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
NDS Systems CSR820 commercial sat. receiver
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
NDS Systems Model 3000 DVB Digital Modulator
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Net-App FAS 270 console
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Net-App FAS 3020 console
frjCiscoC rolled ethernet
Net-App NetApp F220, F230 CPU console
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Net-App NetApp F330 CPU Console
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Net-App NetApp F520, F540 CPU Console
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Net-App NetApp F760 CPU Console
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Net-App NetApp F840 CPU console
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Net-App NetApp Fiber Shelf COM1, COM2
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Net-App NetCache 1100
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Net-App NetCache C1100
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Net-App Serial Port Breakout
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
NetCom Systems SmartBits 2000 'rs-232' port
mdce CFDTE CFDCE
Netopia Caymen 3500 series DSL router
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
NetScreen NetScreen-100
fdce CMDTE CMDCE
NetScreen NetScreen-50
frjCiscoC rolled ethernet
NetScreen NetScreen-5XP
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Network Engines AdminEngine (PC) server
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Network Engines Blazer (PC) server
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Network Engines WebEngine (PC) server
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Network Peripherals EIFO Client Server console
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
Network Peripherals NuSwitch FE-224C
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
NetWorth Series 2000 Snappable Hub
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
NetWorth Series 3000 'Serial Port'
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
NexGate NSA-1035 Pine App mail filter
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Nexsan SAN Server
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Nokia CC2500
frjCiscoC rolled ethernet
Nokia IP 330 console
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Nokia IP 350 console
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Nokia IP 440 console
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Nokia IP350, IP380, IP530 'Aux'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Nokia IP350, IP380, IP530 'Console'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Nokia IP 330 serial
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Norpak NORPAK TES3. ports A, B, C
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Norpak Norpak TTX74X (TX7-UNI-745) RS-232
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Nortel Aspect 'J-11' 'RS-232'
fdce CMDTE CMDCE
Nortel S/DMS Access Node 'User Port 1'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Nortel S/DMS Access Node 'User Port 2'
fdce CMDTE CMDCE
Nortel S/DMS Transport Node 'U.I. Port 2'
fdce CMDTE CMDCE
Nortel S/DMS Transport Node 'User Port 1'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Nortel Networks Metro 5200
fdte CMDCE CMDTE
Nortel Networks Metro 5200 PPP port
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Nortel Networks OPTera Metro 1200 ESM
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
Nortel Networks OPTera Metro 8691omSF 'console'
mdce92 CMDTE91 CMDCE91
Nortel Networks Optical Ethernet OM33/34/35xx
fdce CMDTE CMDCE
Nortel Networks Succession Univ. Audio Svr.
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Northern Telecom FMT-150 O.C. fiber mux 'console'
mdte CFDCE CFDTE
Northern Telecom NorStar FastRAD (modem)
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
NTCE CSU (model 1222026L7)
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Octave Conf Bridge (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Pace DSL4400NT Developer STB
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Pace/NTL DITV-2000 STB
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Packeteer 2500, 6500 Series
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
PacketStorm 1800E
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
PacketStorm 1800E
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Palm Palm Vx cradle
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Panaorama DTV RS232-1
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Panaorama DTV RS232-2
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Panasonic AG-5700 S-VHS Recorder
fdce CMDTE CMDCE
Panasonic Hi-Def Plasma TH-42PHW5
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Paradyne 4200 IP DSLAM
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Paradyne 4800 BitStorm 'console'
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
Paradyne 4800 BitStorm 'modem'
fdte91 CMDCE91 CMDTE91
PCs PC-AT serial ports
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Philips DVS-3112 Video Encoder
fdte91 CMDCE91 CMDTE91
Philips DVS-3200/1 TokenMux
fdte92 CMDCE92 CMDTE92
Philips Integrated Program Decoder
fdte91 CMDCE91 CMDTE91
Philips TRD-586 Tamper-Resistant Device
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Plain Tree Systems Wave Switch 100 'PC Modem'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Plain Tree Systems Wave Switch 100 'test'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Polycom VSX8000
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Quintech SRR 1000 series RF Switch
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Rackable Systems Rackable with Roamer
frjMRV ciscoc-xyplex ciscop-xyplex
Raydyne DM-240 QAM Mod. RS-422
fdte91 CMDCE91 CMDTE91
Raydyne DVB-3030 QPSK Mod. 'terminal'
fdte91 CMDCE91 CMDTE91
Real Weasel PC Weasel
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
RedRack Intel-based 1-RU server
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Relm MS-200 (200 ch, 12-band scanner)
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Rhode & Schwarz Digital Video Quality Analyzer
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Rhode & Schwarz DVQ (Dig. Video Qual. Anal)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Rhode & Schwarz MPEG-2 Stream Analyzer
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Rhode & Schwarz Audio Analyzer COM1, COM 2
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Riverbed Systems Steelhead
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Riverstone RS8600 G8M-CM2 'Console'
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
Riverstone Networks RS-3000
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
Rockwell CM 2000B Modulator 'Rem Ctrl'
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Ruby Technologies Gig-E Media Converter
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
SAGE EAS ENDEC 'Computer' port
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
SAGE EAS ENDEC, COM 2, 4-6
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
SAGE EAS ENDEC, COM 3
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
SAGE ENDEC Receiver, 'serial 2'
fdte91 CMDCE91 CMDTE91
Sanmina Newsys (Intel MB)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Satellite Cruiser DSR-101 Plus
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Savi Site Manager 'COM1', 'COM2'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Scientific Atlanta 8656X Scrambler 'RS-232'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Scientific Atlanta ASI-SONET (D9462)
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Scientific Atlanta B.I.G. 'Aux Serial'
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Scientific Atlanta B.I.G. msync ctrl 'craft'
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Scientific Atlanta D9034-S Encoder RS232
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Scientific Atlanta D9154 A.C.E. 'Async'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Scientific Atlanta D9154 A.C.E. 'Data'
fdte92 CMDCE92 CMDTE92
Scientific Atlanta D9154 A.C.E.'Console'
fdte92 CMDCE92 CMDTE92
Scientific Atlanta D9476 QAM 'ca sync'
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Scientific Atlanta D9479-1 G-QAM Mod. 'craft'
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Scientific Atlanta D9482 QPSK Mod. 'ca sync'
fdce92 CMDTE92 CMDCE92
Scientific Atlanta D9492 QPSK Demod. 'diagnostic'
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
Scientific Atlanta DTH DVB set-top box 'data'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Scientific Atlanta Explorer 2000 'serial 1' port
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Scientific Atlanta PowerVu Plus Adv. Encoder
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Scientific Atlanta Prisma IP, 'VID PKT PROC' cons.
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Scientific Atlanta Prisma IP, main DB-9 port
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Scopus VID-2902 IP Decoder CONTROL
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Scopus VID-2902 IP Decoder GPI/LS
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
SeaChange Int. Command Center
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
SeaChange Int. ITV Node
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
SeaChange Int. VS2000 Broadcast Cluster
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Secure@ccess TRAQNET 2002 'Control Term'
mdce92 CFDTE92 CFDCE92
Secure@ccess TRAQNET 2002 'Serial Prt'
mdce92 CFDTE92 CFDCE92
Sencore MRD 3187A Rx/decoder
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Sencore MSA MPEG Service Alnalyzer
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Server Technology Sentry R-2000 power controller
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
SGI 1200 TTY ports
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
SGI 1400
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
SGI 1450
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
SGI Octane
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Sharp XG-Vi0XU VGA projector
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Shasta 5000 BSN Broadband RAS
frjCiscoC rolled ethernet
Shiva VPN box; console, 'async0' ports
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
ShoreTel Conf Bridge (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
ShoreTel ShoreGear 120/24
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
ShoreTel ShoreGear 60/12
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
ShoreTel ShoreGear-24
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Siemens Custom Callout Adapt 'PRINTER'
mdce92
Siemens Custom Callout Adapt 'TERMINAL'
fdce CMDTE CMDCE
Siemens Custom Callout Adapter
fdce CMDTE CMDCE
Siemens Nixdorf Phonemail SE (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Siemens Nixdorf Primergy 700 (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Siemens Nixdorf Primergy RX300 S2 (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Siemens Nixdorf Pro D6 (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Siemens Nixdorf Teleworking Server (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Sierra video/audio Matrix Switch
fdte CMDCE CMDTE
SiliconRacks PC rack chassis
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Skystream IPLEX
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Skystream SCM MediaPlex 20 console
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Slim Devices Transporter
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
SMC Elite 3812TF
fdte91 CMDCE91 CMDTE91
SMC TigerStack 3326TC
fdte91 CMDCE91 CMDTE91
Snap Appliance SnapServer 4500 NAS
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Sony DVW-A500 digital Beta editing deck
fdte CMDCE CMDTE
Spectra Logic 64000 'COM' port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Spectra Logic 64000 'debug cable'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Spectra Logic Model 10,000 (Bullfrog)
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
Storage Experts Dynam. Network Factory 'modem'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Storage Experts Dynam. Network Factory 'monitor'
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Storage Experts Dynam. Network Factory 'UPS'
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
StorageTek Timber Wolf 9730 library debug, cse
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
SUN Cobalt
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Sun dual-port cables
fdte CMDCE CMDTE
Sun Enterprise 220R TTY A, B
fdte CMDCE CMDTE
Sun Enterprise 250 TTY A, B
fdte CMDCE CMDTE
Sun Enterprise 4000, TTY A, B
fdte CMDCE CMDTE
Sun Enterprise 450 TTY A+B
fdte CMDCE CMDTE
Sun Enterprise 4500, Ultra 80
fdte CMDCE CMDTE
Sun Netra 20 TTY A, B
fdte CMDCE CMDTE
Sun Netra T-1 105
frjCiscoC rolled ethernet
Sun Netra T-4, TTY A, TTY B
fdte CMDCE CMDTE
Sun SPARC 10, TTY A, B
fdte CMDCE CMDTE
Sun SPARC 2 TTY A, B
fdte CMDCE CMDTE
Sun SPARC 20 TTY A, B
fdte CMDCE CMDTE
Sun SPARC 5 TTY A only
fdte CMDCE CMDTE
Sun StorEdge 3510
fdte92 CMDCE92 CMDTE92
Sun SunFire 220R, TTY A, B
fdte CMDCE CMDTE
Sun SunFire 280R (RSC card)
frjCiscoC rolled ethernet
Sun SunFire 280R, TTY A, B
fdte CMDCE CMDTE
Sun SunFire V100 mgmt
frjCiscoC rolled ethernet
Sun SunFire V120 'A LOM', 'B SERIAL'
frjCiscoC rolled ethernet
Sun SunFire V125 'A LOM', 'B SERIAL'
frjCiscoC rolled ethernet
Sun SunFire V210 mgmt
frjCiscoC rolled ethernet
Sun SunFire V210 TTY
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Sun SunFire V2200 'A LOM', 'B SERIAL'
frjCiscoC rolled ethernet
Sun SunFire V240
frjCiscoC rolled ethernet
Sun SunFire V880
frjCiscoC rolled ethernet
Sun SunFire X4100 'A LOM'
frjCiscoC rolled ethernet
Sun SunFire X4500 'A LOM'
frjCiscoC rolled ethernet
Sun Ultra 1 TTY A, B
fdte CMDCE CMDTE
Sun Ultra 2 TTY A , B
fdte CMDCE CMDTE
Sun Ultra 5 (TTY B only)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Sun Ultra 60 TTY A, B
fdte CMDCE CMDTE
Sunrise Telecom AT2000RQ MPEG RF Analyzer
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Super-Micro 1-Rack Unit PC COM1 and 2
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Super-Micro SuperServer 6010L PC
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Swan (integrator) PC-based UNIX host TTY port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Symplex Datamizer II 'BACK-UP'
mdte CFDCE CFDTE
Symplex Datamizer II 'COMMAND'
mdce CFDTE CFDCE
Symplex Datamizer II 'MODEM'
mdte CFDCE CFDTE
Symplex Datamizer II ports A-D
fdce CMDTE CMDCE
Synoptics LattisHub 2813 'RS-232'
mdte CFDCE CFDTE
Synoptics LattisHub 2813 Service Port
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Tandberg 708-OLT TVP Encoder
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Tandberg EN5920 Encoder 'aux RS232'
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Tandberg EN5920 Encoder 'data'
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Tandberg EN5920 Encoder 'local control'
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Tandberg Evolution 5000 (E5710 encoder)
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Tandberg IPLEX
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Tandberg MediaPath 'Catcher'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Tandberg TT-4010 Stream Probe
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Tandberg TT-6020 modular chassis
fdte91 CMDCE91 CMDTE91
Tandberg TT7116 IP Streamer 'IP out CBR'
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Tandberg TT7116 IP Streamer 'MMI'
mdce92 CFDTE92 CFDCE92
Tandberg TT-4030 Stream Analyer RS-232
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Tandberg TT-4040 Stream Probe RS-232
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
TAPR AX.25 Packet TNC-2
fmodem CMMOD
Tektronix AD991 MPEG Streamer
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Tektronix TG2000 Signal Gen., CPU RS-232
mdce92 CFDTE91 CFDCE91
Telebit NetBlazer-PN, 'DTE a', 'DTE b'
fmodem CMMOD
Telebit Trail/Worldblazer modems
fmodem CMMOD
TeleMetrics CP-D-2A A/V control
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
TeleNet Server Sun Clone
fdte CMDCE CMDTE
Tera Solutions TS-2305 RAID Server
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
Tera Solutions TSR-2200 RAID Shelf
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
Terayon CherryPicker 1000, 7000
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Terayon CherryPicker Controller
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Terayon DM 3200, DM 6400
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Thayles Coral Video Server
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Trilithic EASy-Plus Emerg. Alert System
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Trilithic IPTV Emerg. Alert System
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
TrueTime NTS-200 net time svr
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
TrueTime NTS-200 Network Time Server
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
US Robotics Courier, Sportster modems
fmodem CMMOD
USBGear USBG-232s
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
V/A Linux 1000 Server (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
V/A Linux 1220 Server (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
V/A Linux 2240 Server (PC)
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
V/A Linux 501 Server, lower port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
V/A Linux 501 Server, upper port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
V/A Linux Full-On 2130 Server
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
V/A Linux Linux PC
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Video Data Systems ENDECMCM port
mdte92 CFDCE92 CFDTE92
Videotek DM-192 demodulator
mdce91 CFDTE91 CFDCE91
Watts Up Watts Up Pro power monitor
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
WaveCom NSG8100 8-port MQAM
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
WaveCom UCM 4540 Modulator
frjCiscoC rolled ethernet
Wavetek Model 395 Waveform Generator; RS-232
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Web-TV Mercury-DVT
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Wegener Comm. Unity 4422 MPEG-2 IRD
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
Western Telematic SRM-100 Secure Modem - console
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Western Telematic SRM-100 Secure Modem - modem
fmodem CMMOD CMDCE
WIN Communications 440CT PBX console
mdce92 CFDTE92 CFDCE92
WIN Communications 440CT PBX Local Maint
fdce CMDTE CMDCE
WIN Communications 440CT PBX SMDR Out
fdce CMDTE CMDCE
Wyse WY-55 CRT/Terminal 'AUX' port
fdce CMDTE CMDCE
Wyse WY-55 CRT/Terminal 'MODEM' port
mdte CFDCE CFDTE
XYLAN OmniSwitch (MPM 1G card) 'Console'
fdce91 CMDTE91 CMDCE91
XYLAN OmniSwitch (MPM 1G card) 'Modem'
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Yago (Cabletron) MSR-800 (Smart Switch Router)
mdce92 CFDTE91 CFDCE91
Zzyzx Peripherals Gadzooks Capelix FC-AL SAN Sw.
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
Zzyzx Peripherals Rocket Store 2000
mdte91 CFDCE91 CFDTE91
-----

This file should be available from the Conserver.com web site. Look for a link on the bottom of the Cisco Adapters web page.

When connecting a listed device to a terminal server, use the listed adapter.

If you are trying to connect two listed devices together, use the listed adapter for the *first* device, and then use the *opposite* version of the listed adapter for the second device. (That is, if a DCE adapter is listed, use the DTE version instead, but only use this 'opposite adapter' on one of the devices, but not both devices.)

If you have any comments or corrections, please send email to "consoles" at "conserver.com".

This document was generated using PERL (with help from Emmett Hogan), with the text-to-PalmDoc translation done using bibelot.pl, by John Fulmer, and currently available from sourceforge.net (search for the project named bibelot.)

Copyright 2001-2008,
David K. Z. Harris.

-eof-